SN-Name Instrum JD-Obs Z-Fit Z-CLevel Run DB-Z DB-Type HI Mag-I SALT-Flag LC-Peak Color X0 X1 Chi2 GalT 03D4aa FORS1-V 180.3 0.1666 0.0762 4 0.166 SNIc 0 22.1 NOTVALID * * * * * * 03D4ag FORS1-V 180.3 0.2852 0.0341 4 0.285 SNIa 5 22.9 FITSN 191.11 -0.1 5.91e-17 0.82 0.738 * 03D4ai FORS1-V 180.3 0.2026 0.025 4 0.2 AGN -1 22.5 NOTVALID * * * * * * 03D4ad FORS1-V 183.2 0.785 0.0721 4 -1.0 AGN -1 23.6 NOTVALID * * * * * * 03D4bc FORS1-V 183.3 0.573 0.546 4 0.572 SN 2 24.4 NOTVALID * * * * * * 03D4aq FORS1-V 186.2 0.4173 0.0143 4 1.15 AGN -1 0.0 NOTVALID * * * * * * 03D4at FORS1-V 186.3 0.6346 0.425 4 0.633 SNIa 5 23.8 FITSNGAL 176.52 -0.05 5.85e-18 -0.34 0.94 4.24 03D4au FORS1-V 186.3 0.4684 0.69 4 0.468 SNIa 4 23.2 FITSNGAL 176.43 0.23 5.17e-18 -0.06 3.368 4.46 03D4ar FORS1-V 186.3 0.4764 0.0353 4 -1.0 AGN -1 0.0 NOTVALID * * * * * * 03D4bl FORS1-V 211.2 0.3189 0.187 5 0.318 SNII 0 23.3 NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 239.1 0.3189 0.378 6 0.318 SNII 0 23.3 NOTVALID * * * * * * 03D4be FORS1-V 211.2 0.4136 0.0502 5 0.414 SN? 2 23.4 NOTVALID * * * * * * 03D4cw FORS1-V 239.1 0.1547 0.123 6 0.154 SNII 0 0.0 NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 248.3 0.1546 0.378 6 0.154 SNII 0 0.0 NOTVALID * * * * * * 03D4ct FORS1-V 241.2 0.1851 0.472 6 2.035 AGN -1 25.0 NOTVALID * * * * * * 03D4dq FORS1-V 241.2 0.3045 0.329 6 2.13 AGN -1 0.0 NOTVALID * * * * * * 03D4da FORS1-V 245.1 0.3282 0.0376 6 0.328 SNII 0 24.1 NOTVALID * * * * * * 03D4dx FORS1-V 245.1 0.4046 0.0101 6 1.74 AGN -1 22.9 NOTVALID * * * * * * 03D4cx FORS1-V 245.2 1.0628 0.206 6 0.949 SNIa 4 24.1 FITSN 243.54 0.2 2.97e-18 -0.03 0.6 * ” FORS1-I 248.3 1.0922 0.0957 6 0.949 SNIa 4 24.1 FITSNGAL 243.54 0.2 2.97e-18 -0.03 0.714 3.0 03D4di FORS1-V 245.2 0.9046 0.77 6 0.905 SNIa? 3 24.0 FITSN 261.64 -0.01 3.42e-18 1.05 0.476 * ” FORS1-I 249.2 0.9046 1.32 6 0.905 SNIa? 3 24.0 FITSN 261.64 -0.01 3.42e-18 1.05 0.603 * 03D4cy FORS1-V 269.1 0.1642 0.321 7 0.927 SNIa 4 24.0 FITSN 259.8 -0.02 2.7e-18 -0.07 0.585 * NoMatch FORS1-V 269.1 * * 7 * * * * NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 361.1 * * 10 * * * * NOTVALID * * * * * * ” FORS1-I 959.3 * * 30 * * * * NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 985.2 * * 31 * * * * NOTVALID * * * * * * 03D1bf FORS1-V 269.2 0.7018 0.22 7 0.703 SNIa? 3 0.0 FITSN 273.48 0.08 2.63e-18 0.29 0.769 * ” FORS1-V 275.2 0.702 0.178 7 0.703 SNIa? 3 0.0 FITSN 273.48 0.08 2.63e-18 0.29 0.75 * 03D1bo FORS1-V 270.3 0.3279 0.0179 7 0.328 SNII? 1 23.6 NOTVALID * * * * * * 03D1bp FORS1-V 270.3 0.3473 0.0336 7 0.346 SNIa? 3 22.4 FITSN 280.18 0.06 1.98e-17 -1.62 0.87 * 03D1ar FORS1-V 270.3 0.4083 0.0246 7 0.408 SNIa? 3 23.3 FITSN 261.82 0.41 4.48e-18 -1.79 1.198 * 03D4dy FORS1-V 272.1 0.8037 0.11 7 0.604 SNIa 4 0.0 FITSN 264.81 -0.01 9.05e-18 0.88 0.869 * 03D4eb FORS1-V 272.2 0.6909 0.51 7 -1.0 SN? -10 24.4 NOTVALID * * * * * * 03D1bm FORS1-V 272.2 0.575 0.105 7 0.574 SN 2 23.4 NOTVALID * * * * * * 03D1aq FORS1-V 275.1 0.7053 1.07 7 0.704 SN? 2 25.3 NOTVALID * * * * * * 03D1fn FORS1-V 275.2 0.4919 0.0104 7 0.704 AGN -1 23.6 NOTVALID * * * * * * 03D1bt FORS1-V 306.2 0.7916 0.763 8 0.171 SNII? 1 23.1 NOTVALID * * * * * * 03D1cq FORS1-V 306.2 0.327 0.928 8 -1.0 AGN -1 23.1 NOTVALID * * * * * * 03D1bz FORS1-V 306.2 0.4998 0.0254 8 0.294 SNII? 0 22.8 NOTVALID * * * * * * 03D1df FORS1-V 307.2 0.2371 0.234 8 0.236 SNIIb 0 0.0 NOTVALID * * * * * * 03D1co FORS1-V 307.2 0.3375 0.193 8 0.679 SNIa 5 23.1 FITSNGAL 314.65 -0.03 4.12e-18 0.41 0.875 4.55 03D4gf FORS1-V 329.0 0.3373 0.296 9 0.581 SNIa? 3 0.0 FITSN 297.2 -0.05 8.28e-18 0.21 0.72 * 03D4gg FORS1-V 330.0 0.593 0.1 9 0.592 SNIa? 3 0.0 FITSN 302.16 0.01 7.62e-18 0.31 0.779 * 03D1es FORS1-V 332.1 0.7377 0.214 9 0.584 SN? 2 23.5 NOTVALID * * * * * * 03D1dt FORS1-V 333.2 0.6108 0.282 9 0.612 SNIa 5 22.8 FITSN 322.23 0.02 8.54e-18 -0.19 0.894 * 03D1en FORS1-V 336.1 0.5848 0.0934 9 0.584 SN? 2 23.2 NOTVALID * * * * * * 03D1fl FORS1-V 355.1 0.3199 0.0379 10 0.688 SNIa 4 23.0 FITSN 353.43 0.0 6.87e-18 -0.18 1.012 * 03D1ey FORS1-V 355.2 0.6124 0.0181 10 1.15 AGN -1 23.7 NOTVALID * * * * * * 03D1fc FORS1-V 358.1 0.3299 0.0104 10 0.331 SNIa 5 21.6 FITSN 362.73 0.05 3.2e-17 0.5 1.822 * 03D1fb FORS1-V 360.1 0.4979 0.0281 10 0.498 SNIa? 3 23.0 SPECFITFAILED * * * * * * 03D1fm FORS1-V 361.0 0.2098 0.00715 10 0.208 SN 2 22.9 NOTVALID * * * * * * 03D1gh FORS1-V 361.1 0.2091 0.648 10 -1.0 SN? -10 23.7 NOTVALID * * * * * * 04D1aj FORS1-V 381.1 0.479 0.0505 11 0.721 SNIa? 3 23.6 FITSN 359.41 0.0 4.98e-18 0.24 0.586 * ” FORS1-V 384.0 0.4751 0.134 11 0.721 SNIa? 3 23.6 FITSN 359.41 0.0 4.98e-18 0.24 0.511 * 03D1gr FORS1-V 382.0 0.2959 0.271 11 0.295 SNII 0 22.9 NOTVALID * * * * * * 04D1ag FORS1-V 383.0 0.72 0.0499 11 0.557 SNIa 5 22.6 FITSN 378.32 -0.11 1.09e-17 0.23 1.041 * 03D1gt FORS1-V 385.0 0.4578 0.0813 11 0.548 SNIa? 3 23.5 FITSN 373.16 0.37 4.26e-18 -1.8 0.919 * 04D2am FORS1-V 385.2 0.4429 0.883 11 -1.0 SNII/AGN? -10 23.2 NOTVALID * * * * * * 04D2an FORS1-V 386.2 0.4322 0.485 11 0.62 SNIa 5 23.3 FITSN 391.56 0.06 6.54e-18 -0.37 0.944 * ” FORS1-V 392.2 0.6706 0.0449 11 0.62 SNIa 5 23.3 FITSN 391.56 0.06 6.54e-18 -0.37 1.043 *

SN-Name Instrum JD-Obs Z-Fit Z-CLevel Run DB-Z DB-Type HI Mag-I SALT-Flag LC-Peak Color X0 X1 Chi2 GalT 04D1ak FORS1-V 388.0 0.5265 1.13 11 0.526 SNIa? 3 23.2 FITSN 370.16 0.06 6.32e-18 -2.14 1.021 * 04D2al FORS1-V 390.2 0.4333 0.375 11 0.838 SNIa 4 23.8 FITSN 395.21 -0.05 3.41e-18 -1.12 0.701 * 04D2bn FORS1-V 392.3 0.2899 0.272 11 -1.0 SN? -10 24.5 NOTVALID * * * * * * 04D2ac FORS1-V 395.3 0.209 0.0367 11 0.348 SNIa 4 22.0 FITSN 392.43 0.22 2.03e-17 0.06 1.845 * 04D2bt FORS1-V 444.1 0.4037 0.0175 13 0.22 SNIa 5 21.2 FITSN 437.25 0.33 3.41e-17 -0.42 1.321 * 04D2dc FORS1-V 444.2 0.1858 0.0112 13 0.185 SNIIn 0 22.1 NOTVALID * * * * * * 04D2cw FORS1-V 445.1 0.5694 0.804 13 0.568 SNIa? 3 23.2 FITSNGAL 429.86 0.29 3.73e-18 1.37 0.953 4.19 04D2cf FORS1-V 445.1 0.3694 0.196 13 0.369 SNIa 5 21.9 FITSN 438.88 0.05 1.7e-17 -1.75 1.011 * ” FORS1-V 447.1 0.3589 0.18 13 0.369 SNIa 5 21.9 FITSN 438.88 0.05 1.7e-17 -1.75 1.419 * 04D2ca FORS1-V 445.2 0.836 0.468 13 0.832 SNIa? 3 23.4 FITSN 427.77 0.12 3.83e-18 0.22 0.701 * ” FORS1-V 447.2 0.8369 0.23 13 0.832 SNIa? 3 23.4 FITSN 427.77 0.12 3.83e-18 0.22 0.625 * 04D2cc FORS1-V 446.2 0.8008 0.141 13 0.829 SN? 2 23.1 NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 448.2 0.8238 0.175 13 0.829 SN? 2 23.1 NOTVALID * * * * * * 04D2cd FORS1-V 448.1 0.3565 0.0319 13 1.125 AGN -1 21.7 NOTVALID * * * * * * 04D2fm FORS1-V 448.1 0.7215 0.0256 13 0.424 SN? 2 24.0 NOTVALID * * * * * * 04D2fs FORS1-V 470.1 0.417 0.0774 14 0.357 SNIa 5 21.9 FITSNGAL 467.88 0.08 1.98e-17 -0.28 1.542 3.42 04D2fp FORS1-V 470.1 0.4162 0.257 14 0.415 SNIa 5 22.0 FITSN 467.41 -0.02 1.74e-17 -0.02 1.164 * 04D2gc FORS1-V 471.0 0.4682 0.0891 14 0.521 SNIa 5 22.7 FITSN 478.23 0.02 8.58e-18 0.96 1.04 * 04D2gd FORS1-V 474.0 0.2682 0.22 14 0.268 SNII/AGN? 0 22.8 NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 475.0 0.2684 0.145 14 0.268 SNII/AGN? 0 22.8 NOTVALID * * * * * * 04D2gp FORS1-V 475.1 0.7325 1.43 14 0.707 SNIa 5 23.2 FITSN 470.5 -0.01 3.77e-18 -1.69 0.804 * 04D2iu FORS1-V 497.1 0.3795 0.767 15 0.691 SNI 2 23.6 NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 498.0 0.6914 1.92 15 0.691 SNI 2 23.6 NOTVALID * * * * * * 04D2ja FORS1-V 499.0 0.739 0.143 15 0.741 SNIa? 3 23.2 FITSN 482.85 -0.17 4.22e-18 -0.17 0.859 * ” FORS1-V 500.0 0.4851 0.345 15 0.741 SNIa? 3 23.2 FITSN 482.85 -0.17 4.22e-18 -0.17 0.916 * 04D4bk FORS1-V 558.2 0.8729 1.13 17 0.84 SNIa? 3 23.6 FITSN 551.36 -0.14 3.16e-18 1.14 0.723 * 04D4an FORS1-V 558.3 0.6138 0.168 17 0.613 SNIa 4 23.5 FITSN 543.71 0.11 4.35e-18 -1.03 nan * 04D4bq FORS1-V 558.4 0.4685 0.74 17 0.55 SNIa 5 22.8 FITSN 554.28 0.13 8.1e-18 0.53 0.997 * ” FORS1-V 562.2 0.2768 0.375 17 0.55 SNIa 5 22.8 FITSN 554.28 0.13 8.1e-18 0.53 1.08 * 04D4bo FORS1-V 562.3 0.5162 0.162 17 0.128 SNII 0 22.1 NOTVALID * * * * * * 04D4bm FORS1-V 562.3 0.7419 0.0973 17 -1.0 AGN -1 21.8 NOTVALID * * * * * * 04D4ai FORS1-V 564.3 0.4223 0.148 17 -1.0 SNII? 1 23.6 NOTVALID * * * * * * 04D4dw FORS1-V 566.3 1.178 0.123 17 0.961 SNIa? 3 23.6 FITSNGAL 560.38 -0.04 2.79e-18 0.69 0.766 4.55 04D4es FORS1-V 588.2 0.2149 0.248 18 0.695 SN? 2 23.4 NOTVALID * * * * * * 04D4et FORS1-V 588.2 0.5357 0.0696 18 0.534 SN? 2 23.5 NOTVALID * * * * * * 04D4dt FORS1-V 588.3 0.3093 0.198 18 -1.0 SN? -10 23.8 NOTVALID * * * * * * 04D4fu FORS1-V 589.1 0.1336 0.0547 18 0.133 SNII-P 0 22.1 NOTVALID * * * * * * 04D4fx FORS1-V 589.1 0.6298 0.0798 18 0.629 SNIa 5 23.0 FITSNGAL 602.93 0.0 6.97e-18 0.88 0.724 4.57 04D1dc FORS1-V 589.3 0.9198 0.0173 18 0.211 SNIa 5 21.1 FITSN 590.95 0.03 6.76e-17 -1.67 1.803 * 04D4gd FORS1-V 590.1 1.1012 0.0162 18 -1.0 SNII? -1 20.3 NOTVALID * * * * * * 04D4ge FORS1-V 598.2 0.9658 0.549 18 -1.0 SN? 3 0.0 NOTVALID * * * * * * 04D4hf FORS1-V 598.2 0.2673 0.346 18 0.936 SNIa? 3 24.1 FITSN 598.51 0.23 2.14e-18 0.55 0.619 * 04D4gz FORS1-V 598.3 0.3749 0.0758 18 0.375 SNIa? 3 23.1 FITSN 606.22 0.2 7.49e-18 -0.08 1.207 * ” FORS1-V 620.1 0.3748 0.0956 19 0.375 SNIa? 3 23.1 FITSN 606.22 0.2 7.49e-18 -0.08 1.248 * 04D1ff FORS1-V 619.3 0.9314 0.332 19 0.86 SNIa 5 23.6 FITSNGAL 611.92 0.23 3.85e-18 0.78 0.675 3.97 04D4id FORS1-V 628.2 0.7693 0.123 19 0.769 SNIa 4 23.2 FITSN 623.77 0.0 4.02e-18 1.71 0.776 * 04D4ht FORS1-V 628.2 1.1436 0.0963 19 0.217 SNIa? 3 21.9 FITSN 618.07 0.71 1.28e-17 0.46 3.009 * 04D1hx FORS1-V 628.3 0.7121 0.286 19 0.56 SNIa 5 22.8 FITSN 620.19 0.1 5.94e-18 0.04 1.273 * 04D4ib FORS1-V 629.0 0.3611 0.217 19 0.704 SNIa? 3 22.9 FITSN 628.03 -0.07 6.71e-18 0.83 0.899 * 04D4it FORS1-V 629.1 0.9819 0.12 19 0.983 SNIa? 3 23.6 FITSNGAL 634.66 -0.2 2.76e-18 -0.35 0.719 4.15 04D1hk FORS1-V 630.2 0.6352 1.94 19 0.634 SNIa? 3 23.2 FITSN 638.24 0.23 4.91e-18 3.79 0.892 * 04D1iv FORS1-V 630.3 0.9986 0.915 19 0.998 SNIa 5 23.7 FITSN 624.29 -0.07 2.68e-18 0.77 0.543 * 04D1jd FORS1-V 630.3 0.7788 0.161 19 0.777 SNIa? 3 23.2 FITSNGAL 618.92 0.03 3.01e-18 -0.58 0.707 4.13 04D4kd FORS1-V 649.0 0.5599 0.493 20 0.744 SN? 2 23.2 NOTVALID * * * * * * 04D1ks FORS1-V 649.2 1.013 0.125 20 0.798 SNIa 5 23.0 FITSN 651.6 0.17 4.03e-18 0.33 0.807 * 04D1la FORS1-V 649.2 0.3196 0.133 20 0.319 SNIb/c 1 22.9 NOTVALID * * * * * * 04D4jv FORS1-V 650.0 0.229 0.0456 20 0.228 SNIc 0 23.1 NOTVALID * * * * * * 04D4jr FORS1-V 650.1 0.2909 0.457 20 0.482 SNIa 5 22.2 FITSN 658.68 -0.01 1.59e-17 1.43 0.938 * 04D4ju FORS1-V 650.1 0.4724 2.11 20 0.472 SNIa 5 23.2 FITSN 653.27 0.19 5.65e-18 0.25 1.092 * 04D1kj FORS1-V 650.2 0.5853 1.25 20 0.584 SNIa 5 22.7 FITSN 657.11 -0.02 8.56e-18 -0.11 0.971 *

SN-Name Instrum JD-Obs Z-Fit Z-CLevel Run DB-Z DB-Type HI Mag-I SALT-Flag LC-Peak Color X0 X1 Chi2 GalT 04D4jw FORS1-V 651.0 0.6514 0.0962 20 0.963 SNIa? 3 24.1 FITSNGAL 646.49 -0.33 1.9e-18 -0.62 0.967 5.0 04D4jn FORS1-V 651.0 0.3297 0.603 20 0.329 SNII-P 0 23.1 NOTVALID * * * * * * 04D1me FORS1-V 652.1 0.2951 1.39 20 0.295 SNII-P 0 23.4 NOTVALID * * * * * * 04D4kq FORS1-V 659.0 0.876 0.245 20 0.745 SNIa? 3 24.1 FITSN 652.49 0.08 1.8e-18 1.06 0.733 * 04D4kr FORS1-V 659.1 0.1773 0.274 20 0.962 SNI 2 23.8 NOTVALID * * * * * * 04D1ox FORS1-V 680.2 0.3847 0.17 21 0.383 SNII 0 23.0 NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 682.1 0.3847 0.197 21 0.383 SNII 0 23.0 NOTVALID * * * * * * 04D4lj FORS1-V 682.0 0.601 0.0599 21 0.41 SN? 2 22.9 NOTVALID * * * * * * 04D1pd FORS1-V 682.1 1.1814 0.417 21 0.952 SNIa 4 23.7 FITSN 678.26 0.21 2.77e-18 -0.22 0.622 * 04D1ow FORS1-V 683.1 0.92 0.3 21 0.915 SNIa 5 23.6 FITSN 672.05 -0.16 3.21e-18 -0.13 0.633 * 04D1pp FORS1-V 683.2 1.1031 0.124 21 0.735 SNIa 4 23.1 FITSN 680.32 -0.03 4.63e-18 -1.45 1.045 * 04D1pc FORS1-V 684.1 0.7683 0.691 21 0.758 SNIa 4 23.7 FITSN 685.0 0.19 2.74e-18 -0.48 0.844 * 04D1pg FORS1-V 684.2 0.5151 0.0881 21 0.515 SNIa 5 22.9 FITSNGAL 687.2 0.15 6.71e-18 0.66 1.142 4.52 04D1qd FORS1-I 688.2 * * 21 0.766 SNIa? 3 23.3 FITSNGAL 689.57 0.13 3.76e-18 -0.45 0.56 5.0 ” FORS1-V 688.2 0.7667 0.181 21 0.766 SNIa? 3 23.3 FITSNGAL 689.57 0.13 3.76e-18 -0.45 1.248 4.84 04D1rh FORS1-V 710.2 0.436 0.0851 22 0.435 SNIa 5 22.2 FITSN 711.99 0.0 1.69e-17 0.85 1.391 * 04D1rx FORS1-V 713.1 0.4101 0.512 22 -1.0 SNI -10 23.8 NOTVALID * * * * * * 04D1qt FORS1-V 713.1 0.5068 0.344 22 -1.0 SNI -10 23.5 NOTVALID * * * * * * 04D1si FORS1-V 716.0 0.7024 0.0607 22 0.704 SNIa 4 23.3 FITSNGAL 720.13 -0.0 5.16e-18 -0.1 1.285 5.0 04D1sa FORS1-V 716.1 0.586 0.0725 22 0.589 SNIa -1 22.9 FITSNGAL 720.18 0.13 6.95e-18 -0.35 1.819 4.25 04D1so FORS1-V 717.1 0.2254 0.492 22 -1.0 SN? -10 23.9 NOTVALID * * * * * * 04D2na FORS1-V 736.3 0.3552 0.187 23 -1.0 SN? -10 22.9 NOTVALID * * * * * * 04D2mc FORS1-V 736.3 0.8274 0.0221 23 0.348 SNI 2 22.4 NOTVALID * * * * * * 04D1tm FORS1-V 737.1 0.3601 0.161 23 0.742 SNIa 4 22.3 FITSNGAL 731.67 0.24 9.03e-18 -2.34 0.791 3.01 04D2kx FORS1-V 738.3 1.0622 0.183 23 -1.0 SN? -10 24.0 NOTVALID * * * * * * 05D2ac FORS1-V 738.3 0.4699 1.4 23 0.494 SNIa 4 22.4 FITSN 735.51 0.01 1.51e-17 0.66 1.565 * 05D2aw FORS1-V 745.3 0.5503 0.403 23 -1.0 SN? -10 23.3 NOTVALID * * * * * * 05D2ay FORS1-V 746.3 0.8383 0.387 23 0.921 SNIa 4 23.9 FITSN 735.74 -0.12 2.14e-18 -0.45 0.64 * 05D2bw FORS1-V 764.1 0.989 0.472 24 0.921 SNIa 4 23.7 FITSN 760.45 -0.23 3.05e-18 -0.81 0.648 * 05D2bv FORS1-V 764.2 0.4755 0.523 24 0.474 SNIa 5 22.5 FITSN 764.27 -0.1 1.49e-17 -0.13 1.304 * 05D2bt FORS1-V 764.2 0.1841 0.223 24 0.679 SNIa 5 23.1 FITSN 761.86 -0.09 7.28e-18 0.31 0.903 * 05D2by FORS1-V 775.3 0.8909 0.666 24 0.891 SNIa? 4 23.8 FITSNGAL 774.14 0.07 2.68e-18 0.67 0.774 4.65 05D2cb FORS1-V 775.4 0.4269 0.548 24 0.43 SNIa 4 22.8 FITSNGAL 783.14 0.2 8e-18 0.67 1.176 1.0 05D2cp FORS1-V 794.1 0.7307 0.496 25 0.65 SNIa? 3 23.2 FITSN 783.0 0.15 5.27e-18 -1.59 0.796 * 05D2cl FORS1-V 795.1 0.8579 0.0883 25 0.839 SNIa 4 23.6 FITSNGAL 781.57 0.08 3.13e-18 -0.02 1.042 4.11 05D2ci FORS1-V 795.2 0.39 0.15 25 0.631 SNIa 4 23.3 FITSN 788.35 0.08 6.3e-18 -0.79 0.705 * ” FORS1-V 796.1 0.5005 0.273 25 0.631 SNIa 4 23.3 FITSN 788.35 0.08 6.3e-18 -0.79 0.656 * ” FORS1-V 799.1 0.6928 0.178 25 0.631 SNIa 4 23.3 FITSN 788.35 0.08 6.3e-18 -0.79 0.885 * 05D2ct FORS1-V 799.0 0.7351 1.09 25 0.734 SNIa 4 23.7 FITSN 785.56 0.19 3.26e-18 0.27 0.856 * 05D2cm FORS1-I 801.1 0.8607 0.402 25 -1.0 SN? -10 23.7 NOTVALID * * * * * * 05D2dy FORS1-V 805.1 0.3391 0.408 25 0.498 SNIa 5 22.5 FITSN 803.46 -0.08 1.23e-17 0.62 1.585 * 05D2eb FORS1-V 805.1 0.5349 0.92 25 0.639 SNIa 5 22.8 FITSN 813.11 -0.11 1.07e-17 1.32 2.52 * 05D2ec FORS1-V 805.2 0.6405 1.03 25 0.526 SNIa 5 23.1 FITSN 799.33 0.1 6.27e-18 -0.5 1.529 * 05D2dw FORS1-V 807.1 0.4179 1.92 25 0.417 SNIa 5 22.4 FITSN 814.34 -0.03 1.94e-17 0.93 1.356 * 05D2dt FORS1-V 807.2 0.222 0.0565 25 0.8 SNIa? 3 23.4 FITSNGAL 813.54 -0.45 4.7e-18 0.45 1.246 2.05 05D2dm FORS1-V 807.2 1.0123 0.0336 25 0.575 SNIa? 4 23.2 FITSNGAL 810.04 0.32 5.55e-18 -0.6 1.447 4.0 05D2fq FORS1-V 827.1 0.733 0.0492 26 0.735 SNIa 4 23.4 FITSN 823.63 0.03 4.61e-18 0.58 0.776 * 05D2ie FORS1-V 829.1 0.3485 0.714 26 0.35 SNIa 4 22.1 NOTVALID * * * * * * 05D2he FORS1-V 833.1 0.3078 0.437 26 0.608 SNIa 5 23.4 FITSN 828.09 0.13 4.65e-18 0.31 1.005 * 05D2ii FORS1-V 833.1 0.3915 0.16 26 0.394 SNIc? 1 23.3 NOTVALID * * * * * * 05D2ei FORS1-V 833.2 0.5866 0.0199 26 0.365 SNIa? 3 22.0 FITSN 809.9 0.26 2.32e-17 0.19 1.354 * 05D4af FORS1-V 914.3 0.3249 0.668 29 0.502 SNIa 5 22.7 FITSN 896.91 0.02 1.03e-17 -0.24 0.982 * 05D4ay FORS1-V 914.4 0.4078 0.0419 29 0.408 SNIa? 3 23.5 FITSNGAL 902.56 0.52 3.25e-18 -2.13 1.178 4.37 ” FORS1-V 916.4 0.4831 0.078 29 0.408 SNIa? 3 23.5 FITSNGAL 902.56 0.52 3.25e-18 -2.13 1.213 2.0 05D4be FORS1-V 918.3 0.5375 1.06 29 0.54 SNIa 5 22.4 FITSN 912.29 -0.09 1.26e-17 0.85 0.947 * 05D4bg FORS1-V 918.3 0.4688 0.197 29 -1.0 SN? -1 23.5 NOTVALID * * * * * * 05D4bi FORS1-V 918.4 0.5971 0.318 29 0.779 SNIa 4 23.2 NOTVALID * * * * * * 05D4bc FORS1-V 919.3 0.5135 0.0811 29 0.548 SNII 0 22.9 NOTVALID * * * * * * 05D4ar FORS1-V 920.3 0.1905 0.0164 29 -1.0 SN? -1 23.5 NOTVALID * * * * * * 05D4bj FORS1-V 921.3 0.267 0.248 29 0.704 SNIa 4 23.4 FITSN 924.23 0.08 4.11e-18 -0.4 0.836 *

SN-Name Instrum JD-Obs Z-Fit Z-CLevel Run DB-Z DB-Type HI Mag-I SALT-Flag LC-Peak Color X0 X1 Chi2 GalT 05D4bn FORS1-V 921.4 0.8773 2.92 29 0.877 SNIa? 3 23.7 FITSNGAL 914.97 0.15 2.67e-18 1.57 1.386 4.34 05D4ag FORS1-V 922.4 0.7369 0.529 29 0.636 SNIa 4 23.3 FITSN 898.73 0.14 4.93e-18 0.5 0.674 * 05D4cs FORS1-V 946.2 0.3051 0.565 30 0.735 SNIa 5 23.1 FITSN 948.69 0.15 5.09e-18 1.22 0.85 * 05D4cq FORS1-V 946.3 0.7017 0.237 30 0.783 SNIa 5 22.9 FITSN 947.75 -0.2 5.42e-18 0.65 1.46 * 05D4cw FORS1-V 950.3 0.5862 0.0308 30 0.375 SNIa 4 21.9 FITSNGAL 940.28 -0.09 2.51e-17 -1.05 1.09 2.0 05D4cn FORS1-V 952.1 0.7641 0.145 30 0.764 SNIa? 3 23.2 FITSN 943.81 -0.04 4.15e-18 0.71 0.846 * 05D4ca FORS1-V 952.2 0.6067 0.179 30 0.608 SNIa 3 22.2 FITSNGAL 943.31 -0.09 1.41e-17 3.05 1.863 1.19 05D1bm FORS1-V 957.4 0.605 0.298 30 -1.0 SN? -1 23.4 NOTVALID * * * * * * 05D4dw FORS1-V 983.1 0.4475 0.59 31 0.853 SNIa 4 23.4 FITSN 972.67 -0.06 2.94e-18 -0.57 0.655 * 05D4dp FORS1-V 983.2 0.3407 0.24 31 0.343 SNI 2 22.7 NOTVALID * * * * * * 05D1cs FORS1-V 983.2 1.0139 0.0981 31 0.917 SNIa? 3 23.3 FITSNGAL 991.55 -0.45 3.15e-18 -1.83 0.833 4.11 05D1ck FORS1-V 984.4 0.6185 0.212 31 0.617 SNIa 4 23.5 FITSN 986.23 0.11 4.14e-18 -1.62 1.477 * 05D4ev FORS1-V 985.1 0.7223 0.174 31 0.719 SNIa 5 23.6 FITSN 990.78 0.09 3.78e-18 -1.78 0.934 * 05D1cb FORS1-V 985.3 0.6311 0.0508 31 0.632 SNI 2 23.1 NOTVALID * * * * * * 05D4ef FORS1-V 997.2 0.8851 0.111 31 -1.0 SN? -1 23.2 NOTVALID * * * * * * 05D4ei FORS1-V 998.1 0.3481 0.402 31 -1.0 SN? -1 23.8 NOTVALID * * * * * * 05D4dn FORS1-V 999.1 0.191 0.116 32 0.19 SNII-P 0 22.6 NOTVALID * * * * * * 05D4ek FORS1-V 999.1 0.5366 0.102 32 -1.0 SN? -1 22.9 NOTVALID * * * * * * 05D1cn FORS1-V 999.2 0.2877 1.18 32 -1.0 SN? -1 22.8 NOTVALID * * * * * * ” FORS1-V 999.2 0.2877 0.358 32 -1.0 SN? -1 22.8 NOTVALID * * * * * * 05D4fe FORS1-V 1000.1 0.2596 0.244 32 -1.0 SN? -1 24.0 NOTVALID * * * * * * 05D4ej FORS1-V 1000.1 0.586 0.731 32 -1.0 SN? -1 23.2 NOTVALID * * * * * * 05D1cl FORS1-V 1000.2 0.1793 0.626 32 -1.0 SN? -1 23.6 NOTVALID * * * * * * 05D4fg FORS1-V 1002.1 0.7751 0.159 32 -1.0 SN? -1 23.3 NOTVALID * * * * * * 05D1dn FORS1-V 1002.2 0.5669 0.111 32 -1.0 SN? -1 22.7 NOTVALID * * * * * * 05D4ff FORS1-V 1003.0 0.4024 0.094 32 -1.0 SN? -1 22.0 NOTVALID * * * * * * 05D1dp FORS1-V 1003.3 0.7039 0.0769 32 -1.0 SN? -1 22.9 NOTVALID * * * * * *